; Noname
;
;
NAME         Julian
DESCRIPTION  'Noname test'
;
EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'
;
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
;
HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    8192

