Athena Cluster Equipment Serial Numbers and System Information Updated 8 January 1991

This information must be provided to Hardware Hotline in case a call for repair is necessary VAX = VAXstation 3100 DEC = DECstation 3100 Name Alt Name Machine CPU Serial # Ethernet

m7-321-1 VAXstation II WF 54105844 18.58.0.63 CUTTY-SARK m7-321-2 DEC AB90701SEX 18.58.0.64 AUSTRALIA m7-321-3 VAX Color ABO24055R2 18.58.0.65 COURAGEOUS m7-321-4 VAX B/W ABO2406A39 18.58.0.66 KOOKABURRA m7-321-5 VAX B/W ABO2406A39 18.58.0.67 INTREPID m7-321-6 VAX B/W AB02406A7H 18.58.0.68

2 Name Alt Name Machine CPU Serial # Ethernet

m7-321-7 Printserver WF 63508323 18.58.0.69 m7-321-8 IBM PC/RT 26-003860 18.58.0.77 BLUENOSE m7-321-9 DEC AB90701XC8 18.58.0.140 COLUMBIA m7-321-10 VAX B/W AB02406A0F 18.58.0.141 Stars-and-Stripes m7-321-11 VAX Color ABO24055U8 18.58.0.142 KIWI-MAGIC m7-321-12 VAX Color ABO24055S4 18.58.0.143 FREEDOM m7-321-13 VAX Color ABO24055T6 18.58.0.144