; @(#)libdb.def	8.10 (Sleepycat) 1/7/98

DESCRIPTION     'Berkeley DB 2.0 Library'
CODE            SHARED READ EXECUTE
DATA            SHARED READ WRITE
EXPORTS
	db_open					@2
	lock_close				@3
	lock_get				@4
	lock_id					@5
	lock_open				@6
	lock_put				@7
	lock_unlink				@8
	lock_vec				@9
	log_close				@10
	log_compare				@11
	log_file				@12
	log_flush				@13
	log_get					@14
	log_open				@15
	log_put					@16
	log_register				@17
	log_unlink				@19
	log_unregister				@20
	memp_close				@21
	memp_fclose				@22
	memp_fget				@23
	memp_fopen				@24
	memp_fput				@25
	memp_fset				@26
	memp_fsync				@27
	memp_open				@28
	memp_register				@29
	memp_sync				@30
	memp_unlink				@31
	txn_abort				@32
	txn_begin				@33
	txn_checkpoint				@34
	txn_commit				@35
	txn_close				@36
	txn_open				@37
	txn_prepare				@38
	txn_unlink				@39
	db_appexit				@48
	db_version				@49
	db_appinit				@50
	memp_stat				@51
	log_archive				@52
	lock_detect				@53
	txn_id					@54
	txn_stat				@55
	memp_trickle				@56
	db_jump_set				@57
	db_value_set				@58
	log_stat				@59
; these are only for testing
	__db_loadme				@201
	__db_rclose				@205
	__db_ropen				@206
	__db_mutex_unlock			@207
	__db_mutex_init				@208
	__db_rcreate				@209
	__db_runlink				@210
	__db_mutex_lock				@211
	__ham_func2				@214
	__ham_func3				@215
	__ham_func4				@216
	__ham_func5				@217
