DEC TK50

Data Transfer

Size: ?? Megabytes SCSI Device: 1 Mountpoint: /dev/rmt0h

on Hodge-Podge

Serial Number - AB92904497 MIT Tag Number - *NONE*

Exabyte

Backups

Size: 5 Gigabytes SCSI Device: 0 Mountpoint: /dev/rmt0h

on Hodge-Podge

Serial Number - ??? MIT Tag Number - 0279679

CD-ROM

SCSI Device: 4 Mountpoint: cdrom

on Opus

Serial Number - 4660C07725 MIT Tag Number - 0285520