Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Rejuvenate_2

Lumina Spell Level SP COST: 10 DAMAGE: -- RANGE: touch DURATION: -- TARGET: 1 person

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Lightblade I_2

Lumina Spell Level SP COST: 30 DAMAGE: -- RANGE: touch DURATION: 5 r TARGET: 1 person

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Lightray_2

Lumina Spell Level SP COST: 15 DAMAGE: 10 RANGE: 30’ DURATION: -- TARGET: 1 person

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Repel Undead_2

Lumina Spell Level SP COST: 5 DAMAGE: -- RANGE: 30’ DURATION: -- TARGET: 1 undead

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Halo_2

Lumina Spell Level SP COST: 10 DAMAGE: -- RANGE: touch DURATION: 5 m TARGET: 1 person

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Heal Minor_3

Lumina Spell Level SP COST: 15 DAMAGE: -- RANGE: touch DURATION: -- TARGET: 1 person

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Lightshield II_3

Lumina Spell Level SP COST: 40 DAMAGE: -- RANGE: touch DURATION: 5 r TARGET: 1 person

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Lightbolt_3

Lumina Spell Level SP COST: 30 DAMAGE: 15 RANGE: 30’ DURATION: -- TARGET: 1 person

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Nimbus_3

Lumina Spell Level SP COST: 25 DAMAGE: -- RANGE: touch DURATION: 5 min TARGET: 1 person

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Group Protection I_3

Lumina Spell Level SP COST: 25 DAMAGE: -- RANGE: none DURATION: 5 r TARGET: party

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Heal Moderate_4

Lumina Spell Level SP COST: 25 DAMAGE: -- RANGE: touch DURATION: -- TARGET: 1 person

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Lightblade I_4

Lumina Spell Level SP COST: 15 DAMAGE: -- RANGE: touch DURATION: 5 r TARGET: 1 weapon

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Turn Undead_4

Lumina Spell Level SP COST: 15 DAMAGE: -- RANGE: 30’ DURATION: -- TARGET: Lesser undead

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Glare_4

Lumina Spell Level SP COST: 35 DAMAGE: -- RANGE: touch DURATION: 5 m TARGET: 1 person

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Aura of Power_4

Lumina Spell Level SP COST: 20n DAMAGE: -- RANGE: ZC DURATION: -- TARGET: all monsters

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Laser_5

Lumina Spell Level SP COST: 40 DAMAGE: 20 RANGE: 30’ DURATION: -- TARGET: 1 person

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Repel Greater Undead_5

Lumina Spell Level SP COST: 35 DAMAGE: -- RANGE: 30’ DURATION: -- TARGET: greater undead

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Group Protection II_5

Lumina Spell Level SP COST: 45 DAMAGE: -- RANGE: none DURATION: 5 r TARGET: party

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Destroy Undead_6

Lumina Spell Level SP COST: 50 DAMAGE: -- RANGE: 30’ DURATION: -- TARGET: undead

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Light Warrior_6

Lumina Spell Level SP COST: 10n DAMAGE: -- RANGE: -- DURATION: 5 r TARGET: --

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Lightbend_7

Lumina Spell Level SP COST: 30 DAMAGE: -- RANGE: touch DURATION: 5 m TARGET: 1 person

Azathoth 1991 MIT Assassins’ Guild

Spell Card Not Transferable

Group Protection III_7

Lumina Spell Level SP COST: 60 DAMAGE: -- RANGE: none DURATION: 5 r TARGET: party