DECWRL netmap-1.2 by Brian Reid at Wed Dec 31 11:38:11 1986

Lambert Conformal Projection [45˚N,33˚N], Map center: [42˚N, 90˚W]

Image resolution 300/in., stroke limit 1 pixels

Texas

New Mexico Arizona California

Nevada

Oregon

Washington

Idaho

Utah

Colorado Wyoming

Montana

North Dakota

South Dakota

Nebraska Kansas Oklahoma

Iowa

Missouri

Arkansas

Minnesota

Louisiana

Wisconsin

Illinois

Indiana

Michigan

Ohio

Kentucky

Tennesee

Mississippi

Alabama

Georgia

Florida

South

Carolina

North Carolina

Virginia

West Virginia

Pennsylvania

New York

Mass.

Conn.

VTNH

Maine

NJ

R.I.

MD Del.

M e x i c o

C a n a d a