Difference bus Diff[Column 0] Diff[Column 1]

Difference register /EN

Old-value /EN

DRAM /W

Data bus [DRAM] [A2D] [DRAM] [A2D] [DRAM] [A2D]

A2D /OE

DRAM /OE

DRAM /CAS

DRAM /RAS

DRAM address bus (Row) 0 (Column) 0 (Column) 1 (Column) 2 (Column) 3

Column-counter OE

Column-counter /CNT

Column-counter /CLR

Row-counter /OE

Row-counter /CNT

Row-counter /CLR

CBLANK

VSYNC CLK