\input gletter
\labelcopies=1   % number of copies
\labelhoffset -2.truecm
\labelvoffset -2.truecm
\labelht 3.6truecm %height of each label
\labelwd 6.truecm
\labelhsize 20.5truecm
\labelvsize 29.5 truecm
\labelsep 1truecm %space between labels
%\applewriter
\noapplewriter
%
\addresses

Last Update:
26/8/91

PROF. ELIHU ABRAHAMS
DEPT. OF PHYSICS
RUTGERS UNIV.
NEW BRUNSWICK, NJ 08903
      
PROF. A. AHARONY
DEPT. OF PHYSICS \& ASTRONOMY
TEL-AVIV UNIV.
RAMAT AVIV, 69978 ISRAEL
      
PROF. S. ALEXANDER
Dept. of Chem. Phys.
Weizmann Institute
Rehovot 76100 Israel
    
DR. J. ALS NIELSEN
RISO Res. Lab.
ROSKILDE DK4000
DENMARK
      
PROF. P.W. ANDERSON
PHYSICS DEPT.
PRINCETON UNIV.
PRINCETON, NJ 08544
      
DR. S. AUBRY
LLB
ORME DES MERISIERS, CEN-SACLAY
BP. 2, 91190 GIF SUR YVETTE
CEDEX, FRANCE
      
DR. PER BAK
DEPT. OF PHYSICS
BROOKHAVEN NAT. LAB.
UPTON, NY 11973, USA
      
Prof. J.R. BANAVAR
DEPT. OF PHYSICS
PENN. STATE UNIV.
UNIVERSITY PARK, PA 16802, USA
     
PROF. D. BERGMAN
DEPT. OF PHYSICS \& ASTRONOMY
TEL-AVIV UNIV.
RAMAT-AVIV, 69978 ISRAEL
      
PROF. K. BINDER
INST. FUR PHYSIK
UNIV. MAINZ, POSTFACH 398
D-6500 MAINZ
WEST GERMANY
      
PROF. B. J. BIRGENEAU
DEPT. OF PHYSICS
M.I.T.
CAMBRIDGE, MA 02139
      
Prof. D. BLANKSCHTEIN
DEPT. OF CHEM. ENG.
M.I.T.
CAMBRIDGE, MA 02139, USA
      
PROF. J. CARDY
DEPT. OF PHYSICS
UC Santa Barbara
SANTA BARBARA, CA 93106
USA
      
DR. G. S. CARGILL, III
IBM T.J. WATSON RES. CTR.
P.O. BOX 218
YORKTOWN HEIGHTS, NY 10598
USA
      
PROF. S.H. CHEN
24-209
DEPT. OF NUCLEAR ENG.
M.I.T.
CAMBRIDGE, MA 02139, USA
      
PROF. B. CHU
CHEMISTRY DEPT.
S.U.N.Y.
STONY BROOK, NY 11794, USA
      
PROF. N. CLARK
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF COLORADO
BOUDLER, COLORADO 80309, USA
      
PROF. M. COLE
DEPT. OF PHYSICS
104 DAVEY LAB.
PENN. STATE UNIV.
UNIVERSITY PARK, PA 16802, USA
      
DR. E. COURTENS
IBM RES. LAB.
SAUMERSTRASSE 4
CH-8803 RUSCHLIKON
SWITZERLAND
      
PROF. D. J. DASH
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF WASHINGTON
SEATTLE, WA 98195, USA
      
DR. C. DE DOMINICIS
SERV. DE PHYS. THEORIQUE
CEN-SACLAY, 91191
GIF SUR YVETTE
CEDEX, FRANCE
      
PROF. P.G. DE GENNES
PHYS. DE LA MATIERE CONDENSEE
COLLEGE DE FRANCE
75231 PARIS CEDEX 05
FRANCE
      
PROF. J. M. DEUTCH
DEPT. OF CHEMISTRY
M.I.T
CAMBRIDGE, MA 02139, USA
      
Prof. E. DOMANY
DEPT. OF ELECTRONICS
WEIZMANN INST. OF SCIENCE
P.O. BOX 26
REHOVOT, ISRAEL
      
PROF. C. DOMB
DEPT. OF PHYSICS
BAR-ILAN UNIV.
RAMAT-GAN, ISRAEL
      
PROF. S. DONIACH
DEPT. OF APPL. PHYSICS
STANFORD UNIV.
STANFORD, CA 94305, USA
      
Prof. M. DROZ
DEPT. DE PHYS. THEORIQUE
32 Bd. D'YVOY
CH-1211 GENEVE 4
SWITZERLAND
      
PROF. C. EBNER
DEPT. OF PHYSICS
OHIO STATE UNIV.
COLUMBUS OH 43210, USA
      
DR. V. J. EMERY
DEPT. OF PHYSICS
BROOKHAVEN NAT. LAB.
UPTON, NY 11973, USA
      
PROF. D. FISHER
Physics Dept.
Harvard University
Cambridge, MA 02138, USA
     
PROF. M. FISHER
Inst. Physical science and Technology
UNIVERSITY OF MARYLAND
COLLEGE PARK
MARYLAND, 20742, USA
      
Prof. S. FISHMAN
DEPT. OF PHYSICS
TECHNION
32000 HAIFA, ISRAEL
      
DR. T. GAREL
SERV. DE PHYS. THEOR.
C.E.N.-SACLAY
91190 GIF SUR YVETTE
CEDEX, FRANCE
      
PROF. D. GOODSTEIN
DEPT. OF PHYSICS
CALTECH
PASADENA, CA 91109, USA
      
PROF. M. GRANT
DEPT. OF PHYSICS
MCGILL UNIVERSITY
3600 UNIVERSITY ST.
RUTHERFORD BLDG.
MONTREAL, QUEBEC H3A2T8 CANADA
      
PROF. R.B. GRIFFITHS
DEPT. OF PHYSICS
CARNEGIE-MELLON UNIV.
PITTSBURGH, PA 15213, USA
      
DR. G. GRINSTEIN
IBM T.J. WATSON RES. CNTR.
P. O. BOX 218
YORKTOWN HEIGHTS, NY 10598, USA
      
PROF J. D. GUNTON
DEPT. OF PHYSICS
TEMPLE UNIV.
PHILADELPHIA, PA 19122, USA
      
PROF. B.I. HALPERIN
DEPT. OF PHYSICS
HARVARD UNIV.
CAMBRIDGE, MA 02138, USA

      
PROF. A. B. HARRIS
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF PENNSYLVANIA
PHILADELPHIA, PA 19174, USA
      
PROF. A.D. J. HAYMET
DEPT. OF CHEMISTRY
UNIV. OF CALIF.
BERKELEY, CA 94720, USA
      
PROF. A. HEEGER
DEPT. OF PHYSICS
UCSB
SANTA BARBARA, CA 93106, USA
      
DR. J. HERTZ
NORDITA BLEGDAMSVEJ 17
DK-2100 KOBENHAVN 0
DENMARK
 
PROF. J. HERZFELD
DEPT. OF CHEMISTRY/PHYSICS
BRANDEIS UNIV.
WALTHAM, MA 0215, USA
     
DR. PIERRE C. HOHENBERG
ATT-BELL LABS.
600 MOUNTAIN AVE.
MURRAY-HILL NJ 07974, USA
      
DR. DAVID HUSE
ATT-BELL LABS.
600 MOUNTAIN AVE.
MURRAY-HILL NJ 07974, USA
      
DR. P. M. HORN
IBM RESEARCH CTR.
P.O. BOX 218
YORKTOWN HEIGHTS NY 10598, USA
      
PROF. R. HORNREICH
DEPT. OF ELECTRONICS
WEIZMANN INST. OF SCIENCE
P. O. BOX 26, REHOVOT
76100 ISRAEL
      
DR. B. A. HUBERMAN
XEROX PALO ALTO RES. CTR.
3333 COYOTE HILL RD.
PALO ALTO, CA 94304, USA
         
PROF. Y. IMRY
DEPT. OF PHYSICS
Weizmann Institute
P. O. Box 26
Rehovot 76100, Israel
      
PROF. D. JASNOW
DEPT. OF PHYSICS
UNIVERSITY OF PITTSBURGH
PITTSBURGH, PA 15260, USA
      
PROF. C. JAYAPRAKASH
DEPT. OF PHYSICS
OHIO STATE UNIV.
COLUMBUS, OH 43210, USA
      
DR. D. L. JOHNSON
SCHLUMBERGER-DOLL RES.
OLD QUARRY RD., P.O. BOX 307
RIDGEFIELD, CT 06877, USA
      
PROF. L. P. KADANOFF
JAMES FRANCK INST.
UNIV. OF CHICAGO
5640 ELLIS AVE.
CHICAGO, IL 60637, USA
      
PROF. M. KARDAR
DEPT. OF PHYSICS
MIT
CAMBRIDGE, MA 02139, USA
      
Prof. MIRON KAUFMAN
DEPT. OF PHYSICS
CLEVELAND STATE UNIV.
CLEVELAND, OH 44115, USA
      
DR. W. KINZEL
KFA-IFF
POSTFACH 1913, D517 JULICH
W. GERMANY
      
DR. J.K. KJEMS
RISO Res. Lab.
4000 ROSKILDE
DENMARK
      
PROF. W. KLEIN
DEPT. OF PHYSICS
BOSTON UNIV.
BOSTON, MA 02215, USA
      
DR. M. KLEMAN
PHYSIQUE DES SOLIDES
BAT. 510 91405 ORSAY
CEDEX, FRANCE
      
PROF. J. M. KOSTERLITZ
DEPT. OF PHYSICS
BROWN UNIV.
PROVIDENCE, RI 02912, USA
      
PROF. D. P. LANDAU
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF GEORGIA
ATHENS, GEORGIA 30602, USA
      
PROF. J. S. LANGER
DEPT. OF PHYSICS - ITP
UCSB
SANTA BARBARA, CA 93106, USA
      
DR. Y. LARHER
DRA/SRIRMA
C.E.N. - SACLAY
91190 GIF SUR YVETTE CEDEX
CEDEX, FRANCE
      
PROF. P.L. LEATH
DEPT. OF PHYSICS
RUTGERS UNIV.
NEW-BRUNSWICK, NJ 08903, USA
      
PROF. J.L. LEBOWITZ
DEPT. OF MATHEMATICS
RUTGERS UNIV., BUSCH CAMPUS
NEW BRUNSWICK NJ 08903, USA
      
PROF. P. A. LEE
RM 12-117,DEPT. OF PHYSICS
MIT
CAMBRIDGE, MA 02139, USA
      
DR. S. LEIBLER
SERVICE DE PHYS. THEORIQUE
C.E.N. - SACLAY
F-91190 GIF SUR YVETTE CEDEX
CEDEX, FRANCE
      
PROF. K. LEVIN
J. FRANCK INST.
UNIV. OF CHICAGO
5640 ELLIS AVE.
CHICAGO, IL 60637, USA
      
PROF. P. M. LEVY
DEPT. OF PHYSICS
NYU
NY, NY 10003, USA
      
PREPRINT LIBRARY
ITP
UCSB
SANTA BARBARA, CA 93106, USA
      
PROF. M. LUBAN
DEPT. OF PHYSICS
BAR-ILAN UNIV.
RAMAT-GAN, ISRAEL
************
      
PROF. T.C. LUBENSKY
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF PENNSYLVANIA
PHILADELPHIA, PA 19174, USA
      
DR. A. LUTHER
NORDITA
BLEGDAMSVEJ 17
DK-2000 COPENHAGEN 0
DENMARK
      
PROF. P. C. MARTIN
DEPT. OF PHYSICS
HARVARD UNIV.
CAMBRIDGE, MA 02138, USA
      
PROF. G. MAZENKO
J. FRANCK INST.
UNIV. OF CHICAGO
5640 ELLIS AV.
CHICAGO, IL 60637, USA
      
DR. J. P. McTAGUE
NAT. LIGHT SYNCH. SOURCE
BNL
UPTON, L.I., NY 11973, USA
      
PROF. D. MERMIN
CLARK HALL - LASSP
CORNELL UNIV.
ITHACA, NY 14853, USA
      
PROF. R. B. MEYER
DEPT. OF PHYSICS
BRANDEIS UNIV.
WALTHAM, MA 02154, USA
      
PROF. M. A. MOORE
DEPT. OF THEOR. PHYSICS
THE SCHUSTER LAB.
UNIV. OF MANCHESTER
MANCHESTER M13 9PL, ENGLAND
      
PROF. D. MUKAMEL
DEPT. OF ELECTRONICS
WEIZMANN INST. OF SCIENCE
P. O. BOX 26, REHOVOT
76100 ISRAEL
      
PROF. S. R. NAGEL
J. FRANCK INST.
UNIV. OF CHICAGO
5640 ELLIS AVE.
CHICAGO, IL 60637, USA
   
PROF. J. F. NAGLE
DEPT. OF PHYSICS
CARNEGIE-MELLON UNIV.
SCHENLEY PARK
PITTSBURGH, PA 15213, USA
   
PROF. M. NAUENBERG
DEPT. OF PHYSICS
UCSC
SANTA CRUZ, CA 95064, USA
      
PROF. D. R. NELSON
DEPT. OF PHYSICS
HARVARD UNIV.
CAMBRIDGE, MA 02138, USA
      
PROF. P. NIGHTINGALE
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF RHODE ISLAND
KINGSTON, RI 02881, USA
      
NORDITA
BLEGDAMSVEJ 17
DK-2100, COPENHAGEN 0
DENMARK
      
PROF. P. NOZIERES
ILL, BP 156
38042 GRENOBLE CEDEX, FRANCE
      
PROF. R. ORBACH
DEPT. OF PHYSICS
UCLA
LOS ANGELES, CA 90024, USA
      
DR. R. PANDIT
DEPT. OF PHYSICS
INDIAN INST. OF SCIENCE
BANGALORE - 560 012 INDIA
      
DR. G. PARISI
INST. NAZIONALE DI
FISICA NUCLEARE
FRASCATI, ITALY
      
PROF. R. A. PELCOVITS
DEPT. OF PHYSICS
BROWN UNIV.
PROVIDENCE, RI 02912, USA
      
PROF. P. PFEUTY
PHYS. DES SOLIDES
BAT. 510
UNIV. DE PARIS-SUD
91405 ORSAY CEDEX, FRANCE
      
PROF. P. PINCUS
MATERIALS DEPARTMENT
COLLEGE OF ENGINEERING
UCSB
SANTA BARBARA, CA 93106, USA
      
DR. V. L. POKROVSKY
LANDAU INST. OF
THEORETICAL PHYS.
142432 CHERNOGOLOVKA, USSR
      
DR. E. PYTTE
IBM RES. CTR.
P.O. BOX 218
YORKTOWN HEIGHTS, NY 10598, USA
      
PROF. S. REDNER
DEPT. OF PHYSICS
BOSTON UNIV.
BOSTON, MA 02215, USA
      
PROF. J. J. REHR
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF WASHINGTON
SEATTLE, WASHINGTON 98195, USA
      
PROF. J. D. REPPY
LASSP
CORNELL UNIV.
ITHACA, NY 14853, USA
      
PROF. E. RIEDEL
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF WASHINGTON
SEATTLE, WASHINGTON 98195, USA
      
PROF. J. RUDNICK
DEPT. OF PHYSICS
UCLA
LOS ANGELES, CA 90024, USA
      
DR. F. RYS
INST. THEOR. PHYSIK
FREI UNIV.
DL-BERLIN 33, ARNIMALLEE 14
W. GERMANY
      
PROF. W.F. SAAM
DEPT. OF PHYSICS
OHIO STATE UNIV.
COLUMBUS, OH 43210, USA
      
PROF. J. SAK
DEPT. OF PHYSICS
RUTGERS UNIV.
NEW BRUNSWICK, NJ 08903, USA
      
PROF. L.M. SANDER
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF MICHIGAN
ANN ARBOR, MI 48109, USA
      
PROF. D.J. SCALAPINO
DEPT. OF PHYSICS
UCSB
SANTA BARBARA, CA 93106, USA
      
PROF. M. SCHICK
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF WASHINGTON
SEATTLE, WASHINGTON 98195, USA
      
DR. T. SCHNEIDER
IBM RESEARCH LAB.
SAUMERSTRASSE 4
CH-8803 RUSCHLIKON
SWITZERLAND
      
PROF. J. R. SCHRIEFFER
DEPT. OF PHYSICS
UCSB
SANTA BARBARA, CA 93106, USA
      
DR. P. SEN
SCHLUMBERGER-DOLL RES.
OLD QUARRY RD.
P.O. BOX 307
RIDGEFIELD, CT 06877, USA
      
Prof. Y. SHAPIR
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF ROCHESTER
ROCHESTER, NY 14627, USA
      
PROF. D. SHERRINGTON
THE BLACKETT LAB.
IMPERIAL COLLEGE
PRINCE CONSORT RD.
LONDON, SW7 2BZ, ENGLAND
      
Prof. S. SHTRIKMAN
DEPT. OF ELECTRONICS
WEIZMANN INST. OF SCIENCE
P. O. BOX 26, 
REHOVOT 76100 ISRAEL
      
PROF. E. SIGGIA
DEPT. OF PHYSICS
CORNELL UNIV.
ITHACA, NY 14853, USA
      
PROF. R. J. SILBEY
DEPT. OF CHEMISTRY
MIT RM 6-225
CAMBRIDGE, MA 02139, USA
      
DR. N. SOURLAS
LAB. DE PHYSIQUE THEOR.
ECOLE NORMALE SUPERIEURE
24, RUE LHOMOND
75231 PARIS CEDEX 05 FRANCE
      
PROF. B. W. SOUTHERN
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF MANITOBA
WINNIPEG, CANADA R3T 2N2
      
PROF. H. E. STANLEY
DEPT. OF PHYSICS
BOSTON UNIV.
BOSTON, MA 02215, USA
      
PROF. D. STAUFFER
INST. FUR THEOR. PHYSIK
UNIVERSITAT
ZULPICHERSTR. 77, 5000 KOLN 41
W. GERMANY
      
PROF. M.J. STEPHEN
DEPT. OF PHYSICS
RUTGERS UNIV.
NEW BRUNSWICK, NJ 08903, USA
      
PROF. R. B. STINCHCOMBE
DEPT. OF THEOR. PHYSICS
OXFORD UNIV.
1 KELBE RD., OXFORD OX1 3NP
ENGLAND
      
PROF. G. STROUD
DEPT. OF PHYSICS
OHIO STATE UNIV.
COLUMBUS, OH 43221, USA
      
PROF. J. SUZANNE
CNRS 
UNIV. D'AIX-MARSEILLE
13288 MARSEILLE CEDEX 2
FRANCE
      
PROF. M. SUZUKI
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF TOKYO
HONGO BUNKYO-KU 7-3-1
TOKYO, JAPAN
      
PROF. R. H. SWENDSEN
DEPT. OF PHYSICS
CARNEGIE-MELLON UNIV.
SCHENLEY PARK
PITTSBURGH, PA 15213, USA
      
PROF. H. THOMAS
INST. FUR THEOR. PHYSIK
UNIV. BASEL
CH-4056 BASEL 
SWITZERLAND
      
PROF. D. J. THOULESS
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF WASHINGTON
SEATTLE, WA 98195, USA
      
DR. G. TOULOUSE
E.S.P.C.I.
10, RUE VAUQUELIN
75231 PARIS CEDEX 05
FRANCE
      
PROF. A.-M. TREMBLAY
DEPT. DE PHYSIQUE
UNIV. DE SHERBROOKE
SHERBROOKE, QUEBEC CANADA
      
PROF. J.M.J. VAN LEEUWEN
LAB. VOOR TECH. NATUURK.
TECHNISCHE HOGESCHOOL
LORENTZWEG 1, DELFT 8
THE NETHERLANDS
      
DR. J. VILLAIN
IFF - KFA
POSTFACH 1913
D-5170 JULICH
W. GERMANY
*************
      
DR. S. VON MOLNAR
IBM RES. CTR.
P.O. BOX 218
YORKTOWN HEIGHTS, NY 10598, USA
      
DR. J. D. WEEKS
ATT BELL LABS.
600 MOUNTAIN AVE.
MURRAY HILL, NJ 07974, USA
      
PROF. F.J. WEGNER
INST. FUR. THEOR. PHYSIK
UNIV. HEIDELBERG
D-6900 HEIDELBERG
W. GERMANY
      
PROF. J.C. WHEELER
DEPT. OF CHEMISTRY
UCSD
LA JOLLA, CA 92093, USA
      
PROF. B. WIDOM
DEPT. OF CHEMISTRY
CORNELL UNIV.
ITHACA, NY 14853, USA
      
PROF. J. WILKINS
LASSP - CLARK HALL
CORNELL UNIV.
ITHACA, NY 14853, USA
      
PROF. K.G. WILSON
DEPT. OF PHYSICS
OHIO STATE UNIV.
COLUMBUS OH 43210, USA
      
PROF. M. WORTIS
DEPT. OF PHYSICS
Simon Fraser Univ.
Burnaby BC V5A 1S6
Canada
      
Prof. J.M. YEOMANS
DEPT. OF THEOR. PHYSICS
1, KEBLE RD. OXFORD UNIV.
OXFORD, OX1 3NP
ENGLAND
      
Prof. A. P. YOUNG
DEPT. OF PHYSICS
UCSC
SANTA CRUZ, CA 95064, USA
      
********************
********************
********************
      
PROF. A. ADAMSON
DEPT. OF CHEM.
U.S.C.
L.A. CALIF., USA

      
PROF. B. J. ACKERSON
DEPT. OF PHYSICS
OKLAHOMA STATE UNIV.
STILLWATER, OKLAHOMA 74075, USA
      
PROF. Z. ALEXANDROWICZ
POLYMER RES. Dept.
P.O. BOX 26
WEIZMANN INST. OF SCIENCE
REHOVOT 76100 ISRAEL
      
PROF. D. AMIT
DEPT. OF PHYSICS
THE HEBREW UNIV.
JERUSALEM
ISRAEL
************
      
DR. D. AUSSERE
Section Physique
Institut Curie
11, rue P. \& M. Curie
75231 Paris cedex 05 FRANCE
      
DR. L. AUVRAY
L.L.B.
C.E.N.-SACLAY
91911 GIF SUR YVETTE
B.P. 2 CEDEX FRANCE
      
DR. J. AXE
DEPT. OF PHYSICS
B.N.L
UPTON, L.I., N.Y. 11973, USA
      
PROF. M. AZBEL
DEPT. OF PHYS.
TEL-AVIV UNIV.
RAMAT-AVIV 69978 ISRAEL
      
DR. R. BALL
THEORY OF CONDENSED MATTER
CAVENDISH LAB.
CAMBRIDGE UNIV.
CAMBRIDGE, CB3 0HE
ENGLAND
      
DR. J. BASTIDE
C.R.M.
6, RUE BOUSSINGAULT
F-67083 STASBOURG CEDEX
FRANCE
 
Dr. A. Baumgartner
IFF - KFA
POSTFACH 1913
D-5170 JULICH
W. GERMANY
     
DR. A.M. BELLOCQ
C.R.P.P.
DOMAIN UNIV.
F-33405 TALENCE, FRANCE
 
Dr. J. J. Benatar
Serv. Phys. du Solide
C.E.N. -- Saclay
91191 GIF SUR YVETTE
CEDEX FRANCE
     
PROF. G. BENEDEK
DEPT. OF PHYS.
ROOM 13-2005
M.I.T.
CAMBRIDGE, MA 02139, USA
      
PROF. G. BENGUIGUI
DEPT. OF PHYSICS
TECHNION
HAIFA 32000
ISRAEL
      
PROF. H. BENOIT
6 RUE BOUSSINGAULT
C.R.M.
67083 STRASBOURG 
CEDEX, FRANCE
      
PROF. A. BENSHAUL
CHEMISTRY DEPT.
THE HEBREW UNIV.
JERUSALEM
ISRAEL

Dr. D. Bensimon
ECOLE NORMALE SUP.
PHYS. STAT.
24, RUE LHOMOND
75231 PARIS CEDEX 05
FRANCE
     
PROF. A.N. BERKER
DEPT. OF PHYS.
RM. 12-135
M.I.T.
CAMBRIDGE, MA 02139, USA
      
PROF. P. BOTHOREL
C.R.P.P.
DOMAIN UNIV.
F-33405 TALENCE, FRANCE
      
PROF. F. BROCHARD
PHYS. DE LA MATIERE CONDENSEE
COLLEGE DE FRANCE
75231 PARIS CEDEX 05
FRANCE
      
DR. E. BREZIN
ECOLE NORMALE SUP.
24, RUE LHOMOND
75231 PARIS CEDEX 05
FRANCE
      
PROF. R. BRUINSMA
DEPT. OF PHYSICS
UCLA
LA CA 90024, USA
      
DR. B. CABANE
PHYS. DES SOLIDES BAT 510
UNIV. DE PARIS-SUD
F-91405 ORSAY, 
CEDEX, FRANCE
      
DR. J. CAHN
N.B.S.
WASHINGTON, DC 20234, USA
      
PROF. S. CANDAU
DEPT. OF PHYS.
UNIV. L. PASTEUR
STRASBOURG, CEDEX, FRANCE
      
PROF. D. CANNELL
DEPT. OF PHYSICS
UCSB
SANTA-BARBARA, CA 93106, USA
      
DR. M. CATES
THEORY OF CONDENSED MATTER
CAVENDISH LAB.CS
CAMBRIDGE, UNIV.
CAMBRIDGE, CB3 0HE ENGLAND
      
DR. A.M. CAZABAT
PHYS. DE LA MATIERE CONDENSEE
COLLEGE DE FRANCE
75231 PARIS CEDEX 05 FRANCE
      
PROF. P. CHAIKIN
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF PENNSYLVANIA
PHILADELPHIA, PA 19174, USA
****************
      
PROF. M.H.W. CHAN
DEPT. OF PHYSICS
PENN. STATE UNIV.
UNIVERSITY PARK, PA 16802, USA
      
DR. J. CHARVOLIN
PHYS. DES SOLIDES, BAT. 510
UNIVERSITE PARIS-SUD
F-91405 ORSAY, FRANCE
*******************
      
DR. D. CHATENAY
Section Physique
Institut Curie
11, rue P. \& M. Curie
75231 Paris cedex 05 FRANCE
      
CONDENSED MATTER PREPRINT LIB.
DEPT. OF PHYSICS
OHIO STATE UNIV.
COLUMBUS, OH 43218, USA
      
PROF. A. CONIGLIO
UNIV. DI NAPOLI
MOSTRA D'OLTEMARE
PAD 19 NAPOLI
80125 NAPOLI ITALY
      
PROF. M. CLARKSON
DEPT. APPLIED MATH
RESEARCH SCHOOL OF PHYSICAL SCIENCE
AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY
A.C.T. 2601, AUSTRALIA
      
DR. S.N. COPPERSMITH
ATT BELL LABS.
600 MOUNTAIN AVE.
MURRAY HILL, NJ 07974, USA
      
DR. J.P. COTTON
L.L.B.
C.E.N.-SACLAY
91191 GIF SUR YVETTE
CEDEX FRANCE
      
DR. M. DAOUD
LAB. L. BRILLOUIN
C.E.N.-SACLAY
91191 GIF SUR YVETTE
CEDEX FRANCE
      
PROF. H.T. DAVIS
DEPT. OF CHEM. ENG.
UNIV. OF MINNESOTA
MINNEAPOLIS, MN 55455, USA
      
DR. V. DEGIORGIO
CTR. STUDI ESPER. S. AZIO
P.O. BOX 12081
I-20100 MILANO, ITALY
      
DR. B. DERRIDA
SERV. DE PHYS. THEOR.
C.E.N.-SACLAY
91190 GIF SUR YVETTE
CEDEX, FRANCE
      
DR. J. DES CLOIZEAUX
D.PH.T.
C.E.N.-SACLAY
91990 GIF SUR YVETTE CEDEX
FRANCE
      
PROF. G. DEUTSCHER
DEPT. OF PHYSICS \& ASTRONOMY
TEL-AVIV UNIV.
RAMAT AVIV, 69978 ISRAEL
      
Prof. K. DILL
DEPT. OF CHEM.
UNIV. OF FLORIDA
GAINSVILLE, FL 32611, USA
      
DR. J.M. DIMEGLIO
PHYS. DE LA MATIERE CONDENSEE
COLLEGE DE FRANCE
75231 PARIS CEDEX 05
FRANCE
      
PROF. M. DOI
Dept. of Applied Physics
Nagoya University
Chikusa-ku
Nagoya 464-01,  Japan

DR. E. DUSSAN
SCHLUMBERGER-DOLL RES.
OLD QUARRY RD.
P.O. BOX 307
RIDGEFIELD, CT 06877, USA
      
PROF. P. DUTTA
DEPT. OF PHYSICS
NORTHWESTERN UNIV.
EVANSTON, IL 60201, USA
      
PROF. S.E. EDWARDS
CAVENDISH LAB.
CAMBRIDGE UNIV.
CAMBRIDGE CB3 0HE
ENGLAND
      
PROF. D.F. EVANS
DEPT. OF CHEM. ENG.
UNIV. OF MINNESOTA
MINNEAPOLIS, MN 55455, USA
 
PROF. E. A. EVANS
DEPT. OF PHYSICS
UNIV, OF BRITISH COLUMBIA
VANCOUVER BC
V6T 1W5 CANADA
     
PROF. J. FEDER
INST. OF PHYSICS
UNIV. OF OSLO
BLINDERN, 0316 OSLO 3
NORWAY
      
PROF. M. FIXMAN
DEPT. OF PHYSICS
COLORADO STATE UNIV.
FORT COLLINS, CO 80523, USA
      
PROF. K. FREED
JAMES FRANCK INST.
UNIV. OF CHICAGO
CHICAGO, IL 60637, USA
      
DR. S. GALAM
RECHERCHES PHYSIQUES
T22-E3
UNIV. PARIS VI
75252 PARIS CEDEX 05
FRANCE
      
Prof. S. GAROFF
PHYSICS DEPARTMENT
CARNEGIE MELLON INST.
PITTSBURG, PA 15213, USA
      
PROF. N. GARTI
SCHOOL OF APPLIED SCI.
THE HEBREW UNIV.
JERUSALEM
ISRAEL
      
PROF. A.P. GAST
CHEM. ENG. DEPT.
STANFORD UNIV.
STANFORD, CA 94305, USA
      
PROF. W. GELBART
DEPT. OF CHEM.
UCLA
LOS ANGELES, CA 90024, USA
      
PROF. N. GOLDENFELD
DEPT. OF PHYS.
UNIV. OF ILLINOIS
URBANA, IL 61801, USA
      
PROF. W. GOLDBURG
DEPT. OF PHYS.
PITTSBURGH UNIV.
PITTSBURGH, PA 15260, USA
      
PROF. E. GUYON
ECOLE NORMALE SUP.
24, RUE LHOMOND
75231 PARIS CEDEX 05
FRANCE
      
DR. A. HALPERIN
Max Planck Inst.
D-6500 MAINZ
WEST GERMANY
      
PROF. J.P. HANSEN
Lab. de Physique
E. N. S. de Lyon
46, All/'ee d'Italie
69364 Lyon Cedex 07 France
       
PROF. W. HELFRICH
FACHT. FYSIK FREI UNIV.
ARNIMALLEE 14TAT
1000 BERLIN
W. GERMANY
      
DR. C. HUH
EXXON PRODUCTION LAB.
P.O. BOX 2189
HOUSTON, TX 77001, USA
      
DR. A. HURD
SANDIA NAT. LABS.
DIVISION 1152
ALBUQUIRQUE, NM 87105, USA
      
DR. J.O. INDEKUE
THEORETISCHE FYSIKA
CELESTINJNENLAAN 200D
3030 LEUVEN - BELGIUM
      
PROF. J. ISRAELACHVILI
MATERIAL PROGRAM
COLLEGE OF ENG.
UCSB
SANTA-BARBARA, CA 93106, USA
      
DR. G. JANNINK
D. PH. SRM
C.E.N.-SACLAY
91190 GIF SUR YVETTE
CEDEX FRANCE
      
Prof. J.F. JOANNY
Inst. C. Sadron -- CRM
6, rue Boussingault
Strasbourg 67083 Cedex FRANCE
      
DR. M. KAHLWEIT
MAX PLANCK INST.- BIOPHYS. CHEMIE
POSTFACH 2841
D-3400 GOTTINGEN
W. GERMANY
      
Prof. Y. KANTOR
DEPT. OF PHYSICS
TEL AVIV UNIVERSITY
RAMAT AVIV, ISRAEL
      
PROF. K. KAWASAKI
DEPT. OF PHYS.
KYUSHU UNIV. 33
FUKUOKA, 812
JAPAN
      
DR. A. KATZ
EXXON PRODUCTION RES. CO.
P. O. BOX 2189
HOUSTON, TX 77001, USA
      
PROF. E.W. KALER
CHEM. ENG. DEPT.
COLBURN LAB
UNIV. DELAWARE
NEWARK, DELAWARE 19716, USA
      
PROF. J.B. KETTERSON
DEPT. OF PHYSICS
NORTHWESTERN UNIV.
EVANSTON, IL 60201, USA
      
PROF. J. KLEIN
POLYMER RES.
P.O. BOX 26
WEIZMANN INST. OF SCIENCE
REHOVOT 76100 ISRAEL
      
PROF. R. KLEIN
FAC. FUR PHYSIK
UNIV. KONSTANZ
7750 KONSTANZ
W. GERMANY
      
DR. H. KLEINHERT
INST. THEOR. PHYS.
FREIE UNIV. BERLIN
ARNIMALLE 14,
1000 BERLIN 33
W. GERMANY
      
PROF. C. KNOBLER
DEPT. OF CHEM.
UCLA
LOS ANGELES, CA 90024, USA
      
DR. K. KREMER
IFF - KFA
POSTFACH 1913
D-5170 JULICH
W. GERMANY
      
DR. D. LANGEVIN
LAB. DE SPECTROSCOPIE HETRZ.
E.N.S.
24, RUE LHOMOND
75231 PARIS CEDEX 05 FRANCE
      
DR. L. LEIBLER
E.S.P.C.I.
10, RUE VAUQUELIN
75231 PARIS CEDEX 05
FRANCE
      
PROF. H. LEKKERKERKER
RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT
VAN'T HOFF LABORATORIUM
PADUALAAN 8 POSTBUS 80.051
3508 TB UTRECHT, NETHERLANDS
      
DR. LENORMAND
ETUDES ET FABRICATIONS
DOWELL-SCHLUMBERGER, BP 90
42003 SAINT-ETIENNE
FRANCE
*************
      
DR. H. LEVINE
SCHLUMBERGER-DOLL RES.
RIDGEFIELD, CT 06877, USA  
   
Prof. B. LINDMAN
PHYS. CHEM. 1 CHEM. CTR.
BOX 740 S-22007
LUND 7, SWEDEN
      
DR. R. LIPOWSKY
IFF - KFA
POSTFACH 1913
D-5170 JULICH
W. GERMANY
      
PROF. D. LITSTER
DEPT. OF PHYS.
M.I.T.
CAMBRIDGE, MA 02139, USA
       
PROF. L. MAGID
DEPT. OF CHEM.
UNIV. OF TENNESSEE
KNOXVILLE, TN 37996-1600, USA
      
PROF. J.A. MANN
CHEM. ENG. DEPT.
CASE WESTERN UNIV.
CLEVELAND, OH 44106, USA
      
PROF. J. MAHER
DEPT. OF PHYS.
UNIV. OF PITTSBURGH
PITTSBURGH, PA 15260, USA

PROF. S. MARCELJA
DEPT. APP. MATH.
INST. ADV. STUDIES
AUSTRALIAN NAT. UNIV.
CANBERRA, 2601 AUSTRALIA
 
DR. J. MARKO
JAMES FRANCK INST.
PHYSICS DEPT.
UNIV. CHICAGO
CHICAGO, ILL., USA
    
PROF. A. MARMUR
DEPT. OF CHEM. ENG.
TECHNION
HAIFA 32000, ISRAEL
      
PROF. H.M. McCONNELL
STAUFFER LAB. OF PHYS. CHEM.
STANFORD UNIV.
STANFORD, CA 94305, USA
      
DR. P. MEAKIN
CTR. RES. AND DEVELOP.
EXPERIMENTAL STATION
E. I. DUPONT DE NEMOURS
WILMINGTON, DE 19898, USA
      
DR. J. MEUNIER
LAB. DE SPECTROSCOPIE HETRZ.
E.N.S.
24, RUE LHOMOND
75231 PARIS CEDEX 05 FRANCE
      
DR. D.J. MITCHELL
RES. SCH. PHYS. SCI.
AUST. NATIONAL UNIV.
CANBERRA 2601, AUSTRALIA
      
DR. K.L. MITTAL
DEPT. 49F BLDG. 300-400
IBM CORP.
HOPEWELL JUNCTION, NY 12533, USA
      
PROF. H. MOHWALD
BIOPHYS. E22
TECH. UNIV. MUNICH
D 8046 GARCHING
W. GERMANY
      
PROF. M. MUTHUKUMAR
DEPT. OF POLYMER SCIENCE
UNIV. OF MASS.
AMHERST, MA 01003, USA
      
PROF. J.A. MYDOSH
KAMERLINGH ONNES LAB. DER
   RIJKSUNIVERSITEIT
POSTBUS 9506
2300 RA LEIDEN 
The Netherland
      
PROF. H. NAKANISHI
DEPT. OF PHYS.
PERDUE UNIV.
WEST LAFAYETTE IN 47907, USA
 
PROF. R. NAGARAJAN
DEPT. CHEM. ENGG.
PENN.STATE UNIV.
161 FENSKE LAB.
UNIV. PARK,  PA 16802, USA
     
PROF. B. NINHAM
DEPT. APP. MATH.
INST. ADV. STUDIES
AUSTRALIAN NAT. UNIV.
CANBERRA, AUSTRALIA
      
PROF. A. NITZAN
CHEM. DEPT.
TEL-AVIV UNIV.
RAMAT AVIV 69978
ISRAEL
      
DR. J. NOOLANDI
XEROX RES. CTR.
2660 SPEAKMAN DR.
MISSISSAUGA ON L5K 2LI
CANADA

PROF. T. ODIJK
FACULTY OF CHEM. ENGG.
DELFT UNIV. TECH. 
P.O. BOX 5045
2600 GA DELFT
THE NETHERLANDS
      
DR. H. L. ONG
IBM EASTVIEW 71-C10
T.J. WATSON RSRCH. CTR.
P.O. BOX 218
YORKTOWN HEIGHTS NY 10598, USA
 
PROF. A. ONUKI
PHYSICS DEPT.
KYOTO UNIV.
KYOTO, JAPAN 606
     
DR. H. ORLAND
SERV. DE PHYS. THEOR.
C.E.N.-SACLAY
91190 GIF SUR YVETTE
CEDEX, FRANCE
      
DR. N. OSTROWSKY
PHYS. LIQUIDES
UNIV. DE NICE
PARC VALROSE
06034 NICE CEDEX FRANCE
      
DR. N. R. PALLAS
SOHIO RES. LABS.
4440 WARRENSVILLE CTR. RD.
CLEVELAND, OH 44128-2837, USA
      
DR. A. PARSEGIAN
ROOM 2007 BLDG 12 A
NATIONAL INST. OF HEALTH
BETHESDA, MD 20892, USA
      
DR. B. A. PETHICA
E.B.I. MEDICAL SYSTEMS INC.
300 FAIRFIELD RD.
FAIRFIELD N.J. 07006, USA
      
PROF. L. PELITI
DEPT. OF PHYSICS
UNIV. OF ROME I-00185
ROME, ITALY
      
PROF. P. PERSHAN
APPLIED PHYSICS DEPT.
HARVARD UNIV.
CAMBRIDGE, MA 02138, USA
      
DR. P. PIERANSKI
PHYS. DES SOLIDES
BAT. 510
UNIV. DE PARIS-SUD
91405 ORSAY CEDEX, FRANCE
      
DR. R. PINDAK
BELL LABS.
600 MOUNTAIN AVE.
MURRAY HILL, NJ 07974, USA
      
DR. Y. POMEAU
SERV. DE PHYS. THEOR.
C.E.N.-SACLAY
91190 GIF SUR YVETTE
CEDEX, FRANCE
***************
      
PROF. S. PRAGER
DEPT. OF CHEM.
UNIV. OF MINNESOTA
MINNEAPOLIS, MN 55455, USA
      
PROF. I. PROCCACIA
DEPT. OF CHEM. PHYS.
P.O. BOX 26
WEIZMANN INST. OF SCIENCE
REHOVOT 76100 ISRAEL
      
PROF. J. PROST
E.S.P.C.I.
10, RUE VAUQUELIN
75231 PARIS CEDEX 05
FRANCE
      
DR. A. PUMIR
SERV. DE PHYS. THEOR.
C.E.N.-SACLAY
91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE
******************
      
DR. I. RABIN
DEPT. OF CHEM. PHYS.
P.O. BOX 26
WEIZMANN INST. OF SCIENCE
REHOVOT 76100 ISRAEL

Dr. E. Raphael
PHYS. DE LA MATIERE CONDENSEE
COLLEGE DE FRANCE
75231 PARIS CEDEX 05
FRANCE
      
PROF. M. ROBBINS
DEPT. OF PHYSICS
JOHN HOPKINS UNIV.
BALTIMORE, MD 21218, USA
      
DR. F. RONDELEZ
Lab. Reactivite de Surfaces
11, Rue P. \& M. Curie
Universit\'e P. \& M. Curie
75231 Paris Cedex 05 FRANCE
      
DR. D. ROUX
CENTRE RESEARCH PAUL PASCALE
DOMAIN UNIVERSITAIRE
F-33405 TALENCE, FRANCE
      
DR. E. RUCKENSTEIN
DEPT. OF ENG. \& APPLIED SCI.
S.U.N.Y.
BUFFALO, NY 14214, USA

PROF. W. RUSSEL
DEPT. CHEM. ENGG.
PRINCETON UNIVERSITY
PRINCETON, NJ  08544, USA
     
PROF. E. SACKMANN
BIOPHYS. E22
TECH. UNIV. MUNICH
D 8046 GARCHING
W. GERMANY
      
DRS. D. SALIN ET J.C. BACRI
LABO. D'ULTRASONS
UNIV. PARIS 6, TOUR 13
75230 PARIS CEDEX 05
FRANCE
      
DR. D. SCHAEFER
SANDIA NAT. LABS.
DIVISION 1152
ALBUQUIRQUE, NM 87105, USA
      
PROF. L.E. SCRIVEN
DEPT. OF CHEM. ENG.
UNIV. OF MINNESOTA
MINNEAPOLIS, MN 55455, USA
      
PROF. J. SETHNA
DEPT. OF PHYSICS
CORNELL UNIV.
ITHACA, NY 14853, USA
 
Dr. M. Seul
A.T. \&T. -- Bell Labs
600 Mountain Ave.; 1D470
Murray Hill NJ 07974-2070
U.S.A.
     
PROF. R. SHANKAR
J.W. GIBBS LABS.
YALE UNIV.
NEW HAVEN CT 06520, USA
      
PROF. Y. N. SHEN
DEPT. OF CHEM.
U.C. - BERKELEY
BERKELEY, CA 94720, USA

Dr. U. Seifert
DEPT. OF PHYSICS
Simon Fraser Univ.
Burnaby BC V5A 1S6
Canada
      
PROF. A. SILBERBERGER
POLYMER RES.
P.O. BOX 26
WEIZMANN INST. OF SCIENCE
REHOVOT 76100 ISRAEL
      
DR. A. SKJELTROP
INST. FOR ENERGY TECH.
KJELLER, NORWAY
      
DR. D. SORNETTE
PHYS. LIQUIDES
UNIV. DE NICE
PARC VALROSE
06034 NICE CEDEX FRANCE
      
PROF. W.H. STOCKMAYER
CHEM. DEPT.
DARTMOUTH COLLEGE
HANOVER NH 03755, USA
      
Prof. Y. TALMON
DEPT. OF CHEM. ENG.
TECHNION
HAIFA 32000, ISRAEL
      
PROF. T. TANAKA
DEPT. OF PHYSICS
M.I.T.
CAMBRIDGE MA 02139, USA
      
DR. C. TAUPIN
MATIERE CONDENSEE
COLLEGE DE FRANCE
75231 PARIS CEDEX 05
FRANCE
****************
      
DR. A. THOMPSON
EXXON PRODUCTION LAB.
P.O. BOX 2189
HOUSTON, TX 77001, USA

PROF. E. THOMAS
DEPT. POLYMER SCIENCE
UNIV. MASS.
AMHERST, MA 0100, USA
*******************
      
DR. J. TONER
IBM RES. CTR.
P.O. BOX 218
YORKTOWN HEIGHTS NY 10598, USA
      
DR. L. TURKEVICH
SOHIO RES. LABS.
4440 WARRENSVILLE CTR. RD.
CLEVELAND, OH 44128-2837, USA
      
DR. J. VANNIMENUS
ECOLE NORMALE SUP.
PHYS. DES SOLIDES
24, RUE LHOMOND
75231 PARIS CEDEX 05
FRANCE
      
PROF. VRIJ
UTRECHT
PADUALAAN 8
3584 CH
UTRECHT, THE NEDERLANDS
      
PROF. S. VORONELL
DEPT. OF PHYSICS \& ASTRONOMY
TEL-AVIV UNIV.
RAMAT AVIV, 69978 ISRAEL
      
PROF. J. WALKER
DEPT. OF PHYSICS
WASH. STATE UNIV.
PULLMAN WA, 99164, USA
      
PROF. D. J. WALLACE
DEPT. OF PHYS.
UNIV. OF EDINBURGH
EDINBURGH EH9 3JZ
SCOTLAND
      
PROF. W. WEBB
APPLIED PHYS. - CLARK HALL
CORNELL UNIV.
ITHACA, NY 14853, USA
      
PROF. G. WEILL
6 RUE BOUSSINGAULT
C.R.M., Inst. C. Sadron
67083 STRASBOURG 
CEDEX, FRANCE
      
DR. D. WILKINSON
SCHLUMBERGER-DOLL RES.
OLD QUARRY RD.
P.O. BOX 307
RIDGEFIELD, CT 06877, USA
      
DR. C. WILLIAMS
LURE, CNRS
UNIV. DE PARIS-SUD
91405 ORSAY 
CEDEX, FRANCE
      
DR. J. WILLEMSEN
SCHLUMBERGER-DOLL RES.
OLD QUARRY RD.
P.O. BOX 307
RIDGEFIELD, CT 06877, USA
***************
      
DR. P.-Z. WONG
SCHLUMBERGER-DOLL RES.
OLD QUARRY RD.
P.O. BOX 307
RIDGEFIELD, CT 06877, USA
***************
      
DR. R. ZANA
C.R.M.
6, RUE BOUSSINGAULT
F-6700 STRASBOURG
CEDEX, FRANCE
      
PROF. R.M. ZIFF
CHEM ENG. DEPT.
UNIV. OF MICHIGAN
ANN ARBOR, MI 48109, USA
      
DR. THOMAS ZEMB
DEPT. PHYSICO CHIMIE
DESICP, CEN
SACLAY 991191
GIF SUR YVETTE, 
CEDEX, FRANCE
      
**********************
EXXON INTERNAL *******
**********************
      
DR. M.H.  COHEN
Exxon Research \& Engineering Co.
Rte. 22 East
Annandale, N.J. 08801, USA
      
Prof. W. GRAESSLEY
Chem. Eng. Dept.
Princeton University
Princeton 08544  NJ, USA
      
DR. G.S. GREST
Exxon Research \& Engineering Co.
Rte. 22 East
Annandale, N.J. 08801, USA
      
Prof. S. GRUNER
Dept. of Physics
Princeton University
Princeton 08544  NJ, USA
      
DR. E. HERBOLZHEIMER
Exxon Research \& Engineering Co.
Rte. 22 East
Annandale, N.J. 08801, USA
      
DR. J. HUANG
Exxon Research \& Engineering Co.
Rte. 22 East
Annandale, N.J. 08801, USA
     
DR. M. W. KIM
Exxon Research \& Engineering Co.
Rte. 22 East
Annandale, N.J. 08801, USA   
  
DR. S. MILNER
Exxon Research \& Engineering Co.
Rte. 22 East
Annandale, N.J. 08801, USA 

DR. D. PEARSON
College of Engineering
U. C. Santa Barbara
Santa Barbara, CA 93106 USA

DR. D. PEIFFER
Exxon Research \& Engineering Co.
Rte. 22 East
Annandale, N.J. 08801, USA 
      
DR. R. ROSENSWEIG
Exxon Research \& Engineering Co.
Rte. 22 East
Annandale, N.J. 08801, USA 
      
DR. C. SAFINYA
Exxon Research \& Engineering Co.
Rte. 22 East
Annandale, N.J. 08801, USA 
      
Prof. S. SAFRAN
Polymer Research Dept.
Weizmann Institute
Rehovot 76100 Israel
      
DR. P. SHENG
Exxon Research \& Engineering Co.
Rte. 22 East
Annandale, N.J. 08801, USA 
      
DR. S. K. SINHA
Exxon Research \& Engineering Co.
Rte. 22 East
Annandale, N.J. 08801, USA 
      
DR. J. STOKES
Exxon Research \& Engineering Co.
Rte. 22 East
Annandale, N.J. 08801, USA 
      
DR. D.A. WEITZ
Exxon Research \& Engineering Co.
Rte. 22 East
Annandale, N.J. 08801, USA 

Prof. T.A. WITTEN
JAMES FRANCK INST.
UNIV. OF CHICAGO
5640 ELLIS AVE.
CHICAGO, IL 60637, USA


\endaddresses
\makelabels
\end
    
