\HeaderA{grid.refresh}{Refresh the current grid scene}{grid.refresh}
\keyword{dplot}{grid.refresh}
\begin{Description}\relax
Replays the current grid display list.
\end{Description}
\begin{Usage}
\begin{verbatim}
grid.refresh()
\end{verbatim}
\end{Usage}
\begin{Author}\relax
Paul Murrell
\end{Author}

