John Hawkinson <jhawk@MIT.EDU>

Box 397103 Cambridge, MA 02139-7103

Work: +1 781 262 3180 (has voice mail) MIT: +1 617 253 7788 (can often be found)

Radio: KB1CGZ on W1XM/R (449.725MHz/-, pl 114.8Hz) in FN42KI