MIT-area VHF and UHF Frequencies
(originally compiled by Jered Floyd)

UHF Amateur Radio
-----------------
MIT Repeater 449.725 -, PL 114.8
Harvard HAM 444.800 +, PL 114.8
Arlington 442.400 +, PL 100.0
Methuen 443.050 +, PL 88.5
Haverhill 447.275 -
North Reading 446.525 -, PL 88.5
Boston 444.700 +, PL 88.5
Boston 446.575 -, PL 88.5
Nat. simplex 446.000

UHF Other
---------
MIT CP 472.535 PL 131.8
Cambr Police1 470.3125 CH-1 local ops
Cambr Police2 470.4875 CH-2 distr-N
Cambr Police3 470.7875 CH-3 intercity
Cambr Police4 470.5625 CH-4 intercity
Cambr Police5 471.3125 CH-5 tactical
Harvahd CP 471.060
MIT PhysPlant1 461.250
MIT PhysPlant2 461.575
MIT PhysPlant3 462.775 "paging"
T. Red Line 470.410
Orange Line 470.6125
Green Line 470.6375
Blue Line 470.6875
MBTA 470.660

VHF Amateur Radio
-----------------
BARC (w1bos) 145.230 -, PL 88.5
Salem 146.165 +
Nashua 147.045 +
Manchester 145.170 -
Manchester 147.375 +
Watham 146.64 -, No PL
Stoneham 146.715 -, PL 146.2 (?)

UHF Other
---------
Cambridge Fire 154.355 PL 146.2
Jim's W.Talkies 154.60
Billerica 147.12
Logan tower #1 119.10
Logan tower #1 134.05
Logan ground 121.90
Logan clearance 121.65
Logan apprch(N) 133.00
Logan apprch(S) 120.60
Logan dep (jet) 127.20
Logan dep (all) 124.10
Conrail RR 160.80
Boston&Maine RR 161.52
Commuter Rail 161.31
Fireground 153.83
Camb Metro Fire 154.26