Charon2

Internet - 18.181.0.36 Ethernet - 00:60:08:a9:b9:26

SIPB-NFS, IRC, LNF,

SIPB-NFS, IRC, LNF, Bloom-Picayune, Picayune

Bloom-Picayune, Picayune

SIPB Quux Server

CPU Serial Number - C303D MIT Tag Number - 0327642

Multics

srz

ΣΠΒ